-10°

-20°

-30°

0°

0°

10°

10° 20°

20°

30°

30°

40°

40°

50° 60° 70°

40°

40°

50°

50°

60°

Water Exploitation Index (% ) around year 2000

20 - 40 (medium water stress)

Outside data coverage

0 - 20 (low water stress)

> 40 (severe water stress)